\begin{frame}[containsverbatim]
  \frametitle{\secname}
  \framesubtitle{\subsecname~V}

  \begin{alertblock}{Conversion ascendante automatique}
    La conversion vers des types de plus grandes tailles numérique se fait automatiquement, puisqu'il n'y a pas de risque de perte de l'information.
    \vspace{0.3cm}
    \par
    Il existe cependant un grand danger~: les types non signés sont plus grands que leurs versions signées. 
    Autrement dit un \verb|int| peut être promu automatiquement en \verb|unsigned int|. 
    \vspace{0.3cm}
    \par
    Cela ne pause aucun problème pour les valeurs positives, mais pour les valeurs négatives, il y a danger !!
    \vspace{0.3cm}
    \par
    La valeur $-1$ vaut 32 bits à 1, dans un \verb|int|. 
    \vspace{0.3cm}
    \par
    32 bits à 1 est une valeur parfaitement acceptable dans un \verb|unsigned int|~: 4294967295.    
  \end{alertblock}
\end{frame}

