\begin{frame}[containsverbatim]
  \frametitle{\secname}
  \framesubtitle{\subsecname~: Les constantes nommées~II} 
  \begin{block}{Déclaration et initialisation de constantes}
    \begin{verbatim}
void toto(const int PARAMETER) {
    const int UNKONWN_VALUE;
    const int MAX_LIVES=9;
    const int NB_OF_PLAYERS=PARAMETER+5;
}\end{verbatim}
  \end{block}
  \par
  \verb|UNKNOWN_VALUE| contient maintenant une valeur indéterminée et qu'on ne peut plus changer~!
  \vspace{0.3cm}
  \par
  \verb|MAX_LIVES| est une constante de valeur 9.
  \vspace{0.3cm}
  \par
  \verb|NB_OF_PLAYERS| est une constante de valeur 5 + la valeur de la constante \verb|PARAMETER|, passée en paramètre à la fonction (et qui se trouve être, elle-même, une constante).
\end{frame}

