\begin{frame}[containsverbatim]
  \frametitle{\secname}
  \framesubtitle{\subsecname}
 
  En C, chaque instructions et déclarations sont séparées de la suivante par un \textbf{caractère de fin d'instruction}.
  \par
  Ce caractère est en général le \textbf{point-virgule}.
  \par
  Dans certains cas, la \textbf{virgule} peut également être un caractère de fin d'instruction, mais elle n'est que très rarement utilisée.
  \begin{exampleblock}{helloworld.c}
    \begin{verbatim}
#include <stdio.h>

int main() {
    puts( "Hello, World" ) ; 
    return 0 ; 
} \end{verbatim}
  \end{exampleblock}
  On remarquera que les directives préprocesseur ne se terminent pas par un caractère de fin d'instruction.
\end{frame}

