\begin{frame}[containsverbatim]
  \frametitle{\secname}
  \framesubtitle{\subsecname~III}
  
  Les fonctions ne peuvent retourner grâce au mot-clé \verb|return| qu'une seule valeur~: il n'est pas possible de faire suivre le mot-clé return de plusieurs expressions.
  \vspace{0.5cm}
  \par
  Le type retourné peut cependant être un type composé (structures, \ldots).
  \vspace{0.5cm}
  \par
  Si plusieurs valeurs doivent être renvoyées, l'usage de pointeurs (que nous verrons plus loin dans le cours) est possible.
\end{frame}

