\begin{frame}[containsverbatim]
  \frametitle{\secname}
  \framesubtitle{\subsecname~: L'opérateur , (virgule)~I} 

  Cet opérateur est assez peu utilisé, en dehors des première et dernière clauses de la boucle \verb|for| (que nous verrons plus tard), en tant 
  que séparateur d'instructions.
  \vspace{0.3cm}
  \par
  On voit le symbole virgule plus fréquemment dans les déclarations, et les initialisations en tant que séparateur, mais il s'agit juste d'une
  réutilisation du symbole.
  \vspace{0.3cm}
  \par
  Cet opérateur ne modifie pas ses opérandes et n'a pour seul effet que de renvoyer la valeur de son opérande de droite. En général, l'opérande
  de gauche est un appel de fonction, une altération de variable, un affichage, ou tout autre effet de bord.
\end{frame}

