\begin{frame}[containsverbatim]
  \frametitle{\secname}
  \framesubtitle{\subsecname~II}

  Le code précédent est lourd et peu lisible.
  \vspace{0.3cm}
  \par
  \verb|switch| est une construction conditionnelle permettant d'effectuer le même genre d'opérations avec une syntaxe plus simple.
  {\footnotesize\begin{block}{Syntaxe générale du switch}
    \begin{verbatim}
switch(expression) {
  case UNE_CONSTANTE:
    //instructions 1
    break;
  case UNE_AUTRE_CONSTANTE:
    //instructions 2
    break;
  default:
    //instructions par défaut
    break;
}\end{verbatim}
  \end{block}}
\end{frame}

