\begin{frame}
  \frametitle{\secname}
  \framesubtitle{\subsecname~: if~IV}

  \begin{alertblock}{Importance de la cohérence dans les branchements}
    Il est essentiel que les différentes branches logiques d'un programme restent cohérentes entre elles.
    \vspace{0.3cm}
    \par
    Si une fonction doit retourner une valeur, toutes vos branches logiques doivent retourner une valeur.
    \vspace{0.3cm}
    \par
    Si une variable est utilisée après des branchements logiques qui l'initialisent, vous devez vous assurer qu'il n'existe pas un cas de figure dans 
    lequel la variable parvient à être utilisée sans avoir été précédemment initialisée.
  \end{alertblock}

\end{frame}

