\begin{frame}[containsverbatim]
  \frametitle{\secname}
  \framesubtitle{\subsecname~II} 

  Les identificateurs doivent être un nom explicitant leur fonction dans le programme. Ils sont généralement exprimés en anglais.
  \vspace{0.5cm}
  \par
  La seule exception est pour les compteurs qu'on nomme par convention \texttt{i}, \texttt{j} et \texttt{k}, lorsqu'il n'y a pas d'ambiguïté.
  \vspace{0.5cm}
  \par
  Les identificateurs sont généralement nommés selon la notation CamelCase (premier mot en minuscule, mots suivant débutant par une majuscule)~: \texttt{thisIsAnExample}
  \vspace{0.5cm}
  \par
  Les identificateurs sont ``case-sensitive''~: l'identificateur \verb|test| est différent de \verb|Test|.
\end{frame}

