\begin{frame}[containsverbatim]
  \frametitle{\secname}
  \framesubtitle{\subsecname~V}

  \par
  Le prototype de la fonction \verb|main()| précise que le type de retour est \verb|int| (c'est-à-dire un nombre entier). 
  \par
  On retrouve dans notre exemple ``helloworld'' la ligne suivante~:
  \begin{exampleblock}{helloworld.c}
    \begin{verbatim}
    return 0 ; 
    \end{verbatim}
  \end{exampleblock}
  \par
  Par convention, la fonction \verb|main()| renvoie 0 si l'exécution s'est terminée avec succès, ou une valeur non-nulle si l'exécution a rencontré un échec.
  \par
  La bibliothèque \verb|<stdlib.h>| définit également deux constantes \verb|EXIT_SUCCESS| et \verb|EXIT_FAILURE| qui peuvent être utilisées comme valeur de retour de \verb|main()|.
\end{frame}

