\begin{frame}[containsverbatim]
  \frametitle{\secname}
  \framesubtitle{\subsecname~II}

  \par
  La valeur de retour (qui peut être une expression calculée) \textbf{doit} être du type précisé dans le profil de la fonction.
  \vspace{0.5cm}
  \par
  Si une fonction a comme type de retour \textbf{void}, alors la fonction prend fin lorsque l'exécution atteint 
  l'accolade fermante de la fonction, ou que l'on rencontre le mot-clé \verb|return| sans aucune expression le suivant.
\end{frame}

