\begin{frame}[containsverbatim]
  \frametitle{\secname}
  \framesubtitle{\subsecname}

  \begin{block}{Profil simple de la fonction main()}
    \begin{verbatim}
int main() {
    instructions
}
    \end{verbatim}
  \end{block}

  \par
  \textbf{Tout programme contient une fonction }\verb|main()|\textbf{.}
  \vspace{0.3cm}
  \par
  Cette fonction est le point d'entrée du programme~: 
  \textbf{l'exécution commence par cette fonction et se termine lorsque le code de cette fonction a été entièrement exécuté} (sauf interruption inopinée).
  \vspace{0.3cm}
  \par
  Le type de retour de la fonction \verb|main()| est normalisé et \textbf{doit} être \verb|int|.
  \vspace{0.3cm}
  \par
  {\small L'usage du type \verb|void| n'est donc pas correct.}
\end{frame}

