\begin{frame}
  \frametitle{\secname}
  \framesubtitle{\subsecname~: Les tableaux et la recopie~III}

  Il existe une exception au point précédent qui dit que la recopie doit être manuelle. 
  \vspace{0.5cm}
  \par
  Si un tableau (\textbf{un tableau de taille statique~! pas un pointeur~!}) est membre d'une structure, alors lorsque la structure est
  recopiée, le tableau et ses valeurs le sont également~! 
  \par
  Cette exception est valable aussi lors d'un passage de paramètre (le paramètre structuré reçoit une copie de la structure
  dont une copie du tableau-membre).
\end{frame}

