\begin{frame}[containsverbatim]
  \frametitle{\secname}
  \framesubtitle{\subsecname~: if-else~I}

  Une variante du block \verb|if| est le branchement conditionnel \verb|if-else|.
  \vspace{0.3cm}
  \par
  Dans cette variante, si et seulement si l'expression/condition est évaluée à faux, les instructions contenues dans le block \verb|else| sont exécutées.
  \begin{block}{Syntaxe générale du groupement if-else}
     \begin{verbatim}
// instructions 1
if (expression) {
  // instructions 2
}
else {
  // instructions 3
}
// instruction 4\end{verbatim}
  \end{block}
\end{frame}

